新利体育app官方入口

新利体育app官方入口:我校获评安徽省高职院校质量年度报告审核结果A档院校

发布者:教学督导与质量管理办发布时间:2023-03-13浏览次数:64

日前,安徽省公布了高等职业院校质量年度报告(2023)评审结果,我校获评A档院校。

本次质量年报评审由省教育厅组织,专家组对全省71所高职院校提交的质量年报,从基本内容、编写质量、重点要求,基本数据报送情况、案例和企业年报等方面进行了审核评分,最终确定 A 档院校 31所、B 档院校 31 所、C 档院校 9 所。年报审核结果将作为我省“双高”:图寄苄透咚酱笱Ыㄉ璧闹匾副暌约爸柿抗こ滔钅可瓯ɑ、现代职业教育提升计划资金分配等的重要依据。

我校始终高度重视年报编制工作,把编制年报作为加强新利体育app官方入口内涵发展、深化教学改革、持续诊断与改进、提升人才培养质量的重要抓手。成立了以书记、校长为组长,相关职能部门和教凤凰自媒体部负责人为成员的工作专班,在全面梳理2022年教育教学改革工作的基础上,以人才培养工作状态数据和毕业生培养质量评价数据为主要依据,从“新利体育app官方入口概况”、“学生发展质量”、“教育教学质量”、“国际合作质量”、“服务贡献质量”、“政策落实质量”、“挑战与展望”等七个方面,全面总结新利体育app官方入口贯彻落实新《职业教育法》的关键举措,在提高职业教育质量,改善办学基础条件、促进产教融合校企“双元”育人、开展高质量职业培训、打造“双师型”教师队伍、健全内部质量保证体系、服务乡村振兴、促进就业创业、培育和传承工匠精神等方面的具体做法,总结提炼了25个典型案例。

我校将以此次获评A档院校为契机,及时总结经验,分析差距,认真凝练特色、提炼典型,不断提高质量年报的编制水平,发挥年报质量效应。(文:姜晓斌 审稿:李跃花)

新利体育app官方入口(中国)官方网站·IOS/手机版APP下载/APP