新利体育app官方入口

新利体育app官方入口:新利体育app官方入口校园基础设施提升工程-室内体育馆工程第三方跟踪审计服务(含工程结算审核)成交结果公告

发布者:国资办发布时间:2023-05-05浏览次数:40


一、项目编号:CG-AQ-W2023-066

二、项目名称:新利体育app官方入口校园基础设施提升工程-室内体育馆工程第三方跟踪审计服务(含工程结算审核)

三、成交信息

供应商名称:安徽省鑫诚工程咨询有限公司

供应商地址:安徽省合肥市瑶海区凤阳路88号

成交金额:本项目《收费标准表》(见附件)中收费标准的10.98%

四、主要标的信息

服务

名称:新利体育app官方入口校园基础设施提升工程-室内体育馆工程第三方跟踪审计服务(含工程结算审核)

服务范围:详见竞争性磋商文件

服务要求:详见竞争性磋商文件

服务时间:400日历天;如果工期延期,服务期相应顺延,费用不予增加。

服务标准:详见竞争性磋商文件

五、评审专家名单:

潘琰、刘银兰、丁松明

六、代理服务收费标准及金额:

收费标准:按竞争性谈判文件规定收取。

收费金额:贰仟叁佰肆拾元整

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

若供应商对上述结果有异议,可在本公告期限届满之日起7个工作日内以电子邮件形式在工作时间向新利体育app官方入口、安庆市皖宜项目咨询管理有限公司提出质疑,质疑材料提交电子邮箱:1661851263@qq.com,联系电话:0556-5991156。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

    称:新利体育app官方入口 

    址:安庆市天柱山东路99号       

人:老师                    

联系方式:0556-5283045            

2.采购代理机构信息

    称:安庆市皖宜项目咨询管理有限公司          

地   址:安庆市龙山路213号五楼交易一部

人:张白梅                      

联系方式:0556-5991156

3.项目联系方式

项目联系人:老师           

电     话:0556-5283045

十、附件

1.新利体育app官方入口校园基础设施提升工程-室内体育馆工程第三方跟踪审计服务(含工程结算审核).pdf

2.评标情况一览表.xls

 


新利体育app官方入口(中国)官方网站·IOS/手机版APP下载/APP