新利体育app官方入口

新利体育app官方入口:关于催促郭长涛、赵熠旸同学返校的通知

发布者:陈明霞发布时间:2021-11-23浏览次数:272

因21级汽车检测与维修专业1班郭长涛、赵熠旸同学于2021-2022第一学期超过新利体育app官方入口规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续,且本人无法到达现场办理退学,根据《新利体育app官方入口学生学籍管理实施细则》(2021年版)第九章第四十六条第五款及第四十八条规定,请郭长涛、赵熠旸同学于2021年12月07日前返校报到,逾期按自动退学处理。具体信息如下:


凤凰自媒体

     录取班级

 姓名

  性别

机电工程凤凰自媒体

21汽车检测与维修技术1班

郭长涛

   男

机电工程凤凰自媒体

21汽车检测与维修技术1班

赵熠旸

   男

                                                                        机电工程凤凰自媒体  

                                                                  2021年11月23日

新利体育app官方入口(中国)官方网站·IOS/手机版APP下载/APP