新利体育app官方入口

 今天是: 设为首页 | 加入收藏
您现在的位置:? 首页  招聘信息
/南京环美科技股份有限公司
点击数:216????更新时间:2017-08-19

 

    南京环美科技股份有限公司成立于2004年4月,是一家专业从事高浓度有机废水处理的高新技术企业,其业务范围涉及造纸、制药、制革、酒精等废水处理及垃圾渗滤液处理。经过近十年的发展,公司坚持走引进、消化和再创新的技术之路;与国内知名的科研单位建立了广泛的合作关系;结合公司的水处理的同质化技术、丰富的工程经验和完善的社亚新官网登录入口化运营管理体系,可为各类客户提供污水处理的工程设计、设备供应、安装调试和运营等一系列专业化服务,并能为客户提供水处理工程的一揽子解决方案。

    公司拥有一流的专业技术人员和管理团队,近百项的工程业绩涉及各类行业、遍布全国各地。近年来,公司主要从事各类水处理的社亚新官网登录入口化运营服务,其中代表性的项目有,山东潍坊双膜法5万吨/天中水回用项目、河南伊川4万吨/天工业园区废水处理项目、南京轿子山400吨/天垃圾渗滤液污水处理站项目、南京天井洼400吨/天垃圾渗滤液污水处理站项目等二十多个运营项目。

    公司拥有环保工程专业承包资质、环境污染治理设施运营资质和危废处置资质,并拥有第一个国内垃圾渗滤液处理技术的发明专利(CN200310112776.4)。

    公司专注于水处理社亚新官网登录入口化运营、工程设计,可为各类客户提供全方位、一体化的专业化服务,可带资对项目进行改造并承:笃谠擞,努力把南京环美打造成国内环保行业的知名品牌。

招聘简章

职位:污水处理工艺员(储备站长)

岗位职责:

1.全面协助&配合污水处理设施的运营及自动连续监控系统生产、技术管理和经济核算,配合&服从完成所在运营项目的现场管理;

2.熟悉掌握污水处理工艺以及设备的操作技术和技能;

3.严格按照操作规程执行设备操作,确保污水处理水质水量各项直标达标;

4.对各设备进行维护,保养、检修管理,确保设备的安全、经济运行

5.当班时做到仪表端庄、衣物整洁,树立良好的职业道德形象;

6.保持生产区域的环境卫生清洁,做好污水站5S工作;

7.如实认真填写运行记录,不得随意涂改、撕毁,严禁弄虚作假;

8.完成公司交给的其他工作任务和临时任何任务。

学历要求

理工科的优秀在校生,大专以上学历。

专业:化学化工、环境、生物、机电、给排水、自动化等优先。

岗位要求仅限男生,工作时间为三班二倒制(含夜班),服从运营负责人的安排完成各种工作,工作需要时可以加班,不怕脏、不怕累、能接受现场环境。

招聘需求

工作地点:

目前工作地点:南京市(浦口区、江宁区)、安徽省潜山、宿松、宣城、蒙城、霍山、宿州、涡阳等、贵州六盘水

入职后,服从公司统一安排。

职位:施工员(储备项目经理)

1、协助项目经理准备项目的施工准备、工程推进进度、工程质量的控制;

2、协助项目施工资料的准备,材料采购清单、项目进度计划、工程量清单、施工日志等;

3、协助项目的设备调试和水质调试工作;

4、协助项目进度款的回款工作;

5、领导交办的其他工作。

任职要求:

专业:环境工程、工程管理相关专业   学历:大专及以上

工作地点:服从公司安排

【工作待遇】

1. 薪金:试习期待遇2000/月,提前转正后3100/月丰厚年终奖金;高温补贴;节假日福利。

 2. 保险:提供商业(医疗、意外)保险。

 3. 住宿:免费提供住宿。

 4. 丰富多彩的员工活动:员工聚餐、年度体检、节日晚亚新官网登录入口、旅游活动、优秀员工表彰活动等。

 5. 良好转正&晋升机亚新官网登录入口:试用期1-3个月,既有机亚新官网登录入口直接内部转正、转职(横向发展)、纵向提升。(运营部、采购部、设备部、技术部、工程部)

【联系方式】

电话:025-52850093 18262627156

联系人:龚家敏(人事部)

邮箱:jiamin-gong@njhmkj.com.cn

网址:http://www.njhmkj.com.cn

地址:南京市雨花台区雨花南路51号南京玻璃纤维研究院内电子商务楼3F

 
文章录入:Admin01????责任编辑:Admin01?
地址:安庆市开发区天柱山东路99号
版权所有:新利体育app官方入口
访问统计: 1000
新利体育app官方入口(中国)官方网站·IOS/手机版APP下载/APP